% 修論・卒論本体の背表紙（用紙"横"向き）
%
% <使い方>
%   platex sel && dvipdfmx -l sel
%   用紙を横向きにするときは，dvipdfmxのオプション -l を付ける必要あり
%   プリンターは，
%     システム -> システム管理 -> プリンター
%     HL5270DN（プリンターの名前）を右クリックして，プロパティ
%     ジョブオプション -> 「用紙に合わせる」にチェック -> 適用

\documentclass[a4j,12pt,landscape]{tarticle}

% 縦余白（A4：210mm）
\setlength{\textwidth}{210truemm}% 210 - 余白 mm
\setlength{\topmargin}{-39.5truemm}% 適宜調整

% 横余白（A4：294mm）
\setlength{\textheight}{294truemm}% 294 - 余白 mm
\setlength{\oddsidemargin}{-22.5truemm}% 適宜調整

\pagestyle{empty}

\begin{document}

{\bf%%%%%%%%%%  ひとつ  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

平成\rensuji{29}年度　修士論文
\hspace{24zh}土木環境工学コース　環境構造工学分野

\hspace{2zh}雪荷重を受けるプレストレス木箱桁橋の座屈挙動
\hspace{10.5zh}８０１６８０２\hspace{3.5zh}近藤　高誉

}%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

{\bf%%%%%%%%%%  ひとつ  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

平成\rensuji{29}年度　修士論文
\hspace{24zh}土木環境工学コース　環境構造工学分野

\hspace{2zh}雪荷重を受けるプレストレス木箱桁橋の座屈挙動
\hspace{10.5zh}８０１６８０２\hspace{3.5zh}近藤　高誉

}%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

{\bf%%%%%%%%%%  ひとつ  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

平成\rensuji{29}年度　修士論文
\hspace{24zh}土木環境工学コース　環境構造工学分野

\hspace{2zh}雪荷重を受けるプレストレス木箱桁橋の座屈挙動
\hspace{10.5zh}８０１６８０２\hspace{3.5zh}近藤　高誉

}%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\end{document}
