座屈についての研究

○×科技大 山田△緒× 2004年2月30日

解析結果_{20}  _{40}  _{60}_{0}_{500}_{1000}  _{軸長}_{(m)}_{座屈荷重}_{(kN)}  _{上田の解}_{山田の解}_{本実験}

1